Mem. S.A.It. Erratum 2 © SAIt 2006 Memorie della

Erratum

Line profile variations in δ Scuti stars from high S/N ratio profiles

L. Mantegazza and M. Rainer

Istituto Nazionale di Astrofisica – Osservatorio Astronomico di Brera, Via Bianchi 46, I- 33333 Merate, Italy e-mail: luciano@merate.mi.astro.it

Mem.SAIt 77, 561-562 (2006)

Key words. Errata – Stars: variables: δ Sct – Stars: oscillations – techniques: spectroscopic

Due to an error in the processing, this paper does not appear in the printed version of this issue and appears only in the electronic version.